5 XE\ 7RSD]

( PHUDOG *DUQHW

’ LDPRQG $ PHWK\VW

1 DPH

$ GGUHVV

7HO�1 R�

$ JH

Please return by 17th July, to:

K S Knight, ISIS Facility, Rutherford Appleton

Laboratory, Chilton Didcot, Oxon. OX11 0QX